Spectrophobie
Dans un cas, la phobie hystérique des miroirs et la terreur d’apercevoir son propre visage dans un miroir avaient une origine « fonctionnelle » et « matérielle ». L’explication fonctionnelle était la crainte de se connaître. L’explication matérielle : la fuite devant des tendances voyeuristes et exhibitionnistes. Ici encore, comme il est si fréquent dans les fantasmes inconscients, les différentes parties du visage représentaient différentes parties des organes génitaux.
0
1